[-]
_export =

[NCBI-PCAssay2]
_namespace = ncbi::objects::pcassay2

[PC-AssaySubmit]
data._type = vector
revoke._type = vector

[PC-AssayResults]
data._type = vector

[PC-AssayDescription]
results._type = vector
