[-]
_export = NCBI_DOCSUM_EXPORT

[ExchangeSet]
summary.attlist.totalSeqLength._type=Int8

[Ss]
attlist.ssId._type=Int8

[Rs]
sequence.attlist.exemplarSs._type=Int8
